 
 
 $wdat
 
 
 
 note='Linear test run, Fig. 2 in PoP 3 4018 (1996).'
 
 

 

 omegae=0.

 ld=33  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 md=8  
  

  
 mlow=1  
 mhi=1  

 nd=5  
  

 x0=-1.0 
  
  
 xp=-1.0 
  
  
 y0=14.0 
  
  
 z0=12.56637 
  

 iperiod=3 
  
                
  
  

 n0=10  
  
  

 
 
 

 shr=1.0 
 qsf=1.5 
 epsn=0.3333 
 eps=0.1667        
 epse=0.0 
 etai=3.0       
 etae=3.0 
 etaipar=3.0    
 alpha=0.0      
  
  
 igeo=0  
  
  
  
  
  
  
  
  
 tiovte=1.0     
 nuii=0.000     

 nueeff=0.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nspecies=1 
  
  
  
 n_I(1)=1.0 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 idt=1  
  
  
  
 dtadj=0.1 
  
 dt0=0.04 
 nstp=4000      
 nprnt=40 
 
 
 
 
 nperpmom=2 
  

 nparmom=4 
  

 nemom=3  

 
 
 

 iflr=8  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 s_par=0.0
 s_perp=0.0 
  
  
  

 
 
 
  
  
  
 inlpm=0 
  
  
 ifilter=0 
  
  
  
  
  
   
 rmu1=0.01      
                
                
                
 N_p=500        
                
                
                
                
                
                
                
 n_zpic=32      
                
 bmax=1.        
                
                
                
                
 
 
 

 lin=1          

 iodd=0  
  
  

 icrit=0 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
   

 
  
  
  
  

 igradon=0      
  
                
                

 iphi00=2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nread=0        
  
  
  
  
  
  
  
  

 pmag=0.000001  
  
  
  
  
  

 iseed=33 
 ntrace=1 
 movieon=90000 
 ninterv=10 
 ihdf=1  
  
  

 
 
 

 ascii = .true.
 cdf = .false.
 $end

