 
 
 $wdat
 
 
 
 note='SMALL nonlinear test run for NTP test case parameters'
 
 

 

 omegae=1.e-10

 ld=17  
  
 nffty=16 
 nfftx=16 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  
 mlow=1  
 mhi=1  

 
  

 x0=-1.0 
  
  
 xp=-1.0 
  
  
 y0=5.  
  
  
 z0=5.235988 
  

 iperiod=3 
  
                
  
  

 n0=10  
  
  

 
 
 

 shr=1.5 
 qsf=2.4 
 epsn=0.4 
 eps=0.206        
 epse=0.0 
 etai=4.0       
 etae=4.0 
 etaipar=4.0    
 alpha=0.0      
  
  
 igeo=0  
  
  
  
  
  
  
  
  
 tiovte=1.0     
 nuii=0.000     

 nueeff=0.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nspecies=1 
  
  
  
 n_I(1)=1.0 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 idt=1  
  
  
  
 dtadj=0.1 
  
 dt0=0.04 
 nstp=400      
 nprnt=20 
 
 
 
 
 nperpmom=2 
  

 nparmom=4 
  

 nemom=3  

 
 
 

 iflr=8  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 s_par=0.0
 s_perp=0.0 
  
  
  

 
 
 
  
  
  
 inlpm=0 
  
  
 ifilter=0 
  
  
  
  
  
   
 rmu1=0.01      
                
                
                
 N_p=500        
                
                
                
                
                
                
                
 n_zpic=32      
                
 bmax=1.        
                
                
                
                
 
 
 

 lin=0          

 iodd=0  
  
  

 icrit=0 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
   

 
  
  
  
  

 igradon=0      
  
                
                

 iphi00=2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nread=0        
  
  
  
  
  
  
  
  

 pmag=0.06  
  
  
  
  
  

 iseed=33 
 ntrace=1 
 movieon=90000 
 ninterv=10 
 ihdf=1  
  
  

 
 
 

 ascii = .false.
 binary = .true.
 cdf = .false.
 $end

