 
 
 $wdat
 
 
 
 note='SMALL nonlinear test run for NTP test case parameters'
 
 

 

 ld=17  
  
 nffty=16 
 nfftx=12 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 x0=-1.0 
  
  
 xp=-1.0 
  
  
 y0=5.  
  
  
 z0=3.141593 
  

 iperiod=3 
  
                
  
  

 n0=10  
  
  

 
 
 

 beta_e=.001
 shr=1.5 
 qsf=2.4 
 epsn=0.4 
 eps=0.206        
 epse=0.0 
 etai=4.0       
 etae=4.0 
 etaipar=4.0    
 alpha=0.0      
  
  
 igeo=0  
  
  
  
  
  
  
  
  
 tiovte=1.0     
 nuii=0.000     

 nueeff=0.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nspecies=1 
  
  
  
 n_I(1)=1.0 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 idt=1  
  
  
  
 dtadj=0.1 
  
 dt0=0.005 
 nstp=500      
 nprnt=10 
 
 
 
 
 nperpmom=2 
  

 nparmom=4 
  

 nemom=3  

 
 
 

 iflr=8  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
 
 
  
  
  
 inlpm=0 
  
  
 ifilter=0 
  
  
  
  
  
   
 rmu1=0.01      

 
 
 

 lin=0          

 iodd=0  
  
  

 icrit=0 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
   

 
  
  
  
  

 igradon=0      
  
                
                

 iphi00=2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 nread=0        
  
  
  
  
  
  
  
  

 pmag=1.0  
  
  
  
  
  

 iseed=33 
 ntrace=1 
 movieon=90000 
 ninterv=10 
 ihdf=1  
  
  

 
 
 

 $end

 $stuff
 itor=1, 
  
  
  
  
  
  
 irho=1, 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 iflux=0, 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ssdel=0. 
  
  
 shift=0., 
  
  
 shiftpri=0., 
  
  
 akappa=1., 
  
  
 akappri=0., 
  
  
 akappri2=0., 
  
  
 tri=0.0, 
  
  
 tripri=0.0 
  
  
 tripri2=0.0 
  
  
 isym=0,        
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 $end

 $efit_data
 big=2,  
  
  
  
 shot_time='82205.02100',  
      
      
      
 $end


 shot_time='78797.03555',
 shot_time='78132.02400',
 shot_time='78132.02000',
 shot_time='85499.03500',
 shot_time='82205.03000',
